NAME			OWLTAB16
DESCRIPTION	'table test program for bdb'
EXETYPE		WINDOWS
CODE			MOVEABLE
DATA			MOVEABLE MULTIPLE
STACKSIZE	5120
HEAPSIZE		4096
